;***************************************************************:
; Filename:     MEMMGR.DEF                                      :
;                                                               :
; Description:  Link definition file                            :
;---------------------------------------------------------------:

NAME    MEMMGR

STUB    '..\WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    MainWndProc @1
    AllocProc   @2

;---------------------------------------------------------------:
; End of file:  MEMMGR.DEF                                      :
;***************************************************************:
